EXPORTS 
	convert_baudrate_UT_export
	ftdi_deinit
	ftdi_disable_bitbang
	ftdi_eeprom_build
	ftdi_eeprom_decode
	ftdi_eeprom_get_strings
	ftdi_eeprom_initdefaults
	ftdi_eeprom_set_strings
	ftdi_erase_eeprom
	ftdi_free
	ftdi_get_eeprom_buf
	ftdi_get_eeprom_value
	ftdi_get_error_string
	ftdi_get_latency_timer
	ftdi_get_library_version
	ftdi_init
	ftdi_list_free
	ftdi_list_free2
	ftdi_new
	ftdi_poll_modem_status
	ftdi_read_chipid
	ftdi_read_data
	ftdi_read_data_get_chunksize
	ftdi_read_data_set_chunksize
	ftdi_read_data_submit
	ftdi_read_eeprom
	ftdi_read_eeprom_location
	ftdi_read_pins
	ftdi_set_baudrate
	ftdi_set_bitmode
	ftdi_set_eeprom_buf
	ftdi_set_eeprom_user_data
	ftdi_set_eeprom_value
	ftdi_set_error_char
	ftdi_set_event_char
	ftdi_set_interface
	ftdi_set_latency_timer
	ftdi_set_line_property
	ftdi_set_line_property2
	ftdi_set_usbdev
	ftdi_setdtr
	ftdi_setdtr_rts
	ftdi_setflowctrl
	ftdi_setrts
	ftdi_transfer_data_cancel
	ftdi_transfer_data_done
	ftdi_usb_close
	ftdi_usb_find_all
	ftdi_usb_get_strings
	ftdi_usb_get_strings2
	ftdi_usb_open
	ftdi_usb_open_bus_addr
	ftdi_usb_open_desc
	ftdi_usb_open_desc_index
	ftdi_usb_open_dev
	ftdi_usb_open_string
	ftdi_usb_purge_buffers
	ftdi_usb_purge_rx_buffer
	ftdi_usb_purge_tx_buffer
	ftdi_usb_reset
	ftdi_write_data
	ftdi_write_data_get_chunksize
	ftdi_write_data_set_chunksize
	ftdi_write_data_submit
	ftdi_write_eeprom
	ftdi_write_eeprom_location
