:NAME padscore

:TEXT
KPADCalibrateDPD
KPADDisableAimingMode
KPADDisableDPD
KPADDisableMpls
KPADDisableMplsAccRevise
KPADDisableMplsDirRevise
KPADDisableMplsDpdRevise
KPADDisableMplsZeroPlay
KPADDisableStickCrossClamp
KPADEnableAimingMode
KPADEnableDPD
KPADEnableMpls
KPADEnableMplsAccRevise
KPADEnableMplsDirRevise
KPADEnableMplsDpdRevise
KPADEnableMplsZeroPlay
KPADEnableStickCrossClamp
KPADGetAccParam
KPADGetAccPlayMode
KPADGetButtonProcMode
KPADGetCrossStickEmulationParamsL
KPADGetCrossStickEmulationParamsR
KPADGetDistParam
KPADGetDistPlayMode
KPADGetDpdDetection
KPADGetGameMaxControllers
KPADGetHoriParam
KPADGetHoriPlayMode
KPADGetMaxControllers
KPADGetMplsAccReviseParam
KPADGetMplsDirReviseParam
KPADGetMplsDpdReviseParam
KPADGetMplsStatus
KPADGetMplsWorkSize
KPADGetMplsZeroDriftMode
KPADGetMplsZeroPlayParam
KPADGetPosParam
KPADGetPosPlayMode
KPADGetProjectionPos
KPADGetReviseAngle
KPADGetSensorHeight
KPADGetUnifiedWpadStatus
KPADInit
KPADInitEx
KPADInitMplsAccReviseParam
KPADInitMplsDirReviseParam
KPADInitMplsDpdReviseParam
KPADInitMplsZeroDriftMode
KPADInitMplsZeroPlayParam
KPADIsEnableAimingMode
KPADIsEnableMplsAccRevise
KPADIsEnableMplsDirRevise
KPADIsEnableMplsDpdRevise
KPADIsEnableMplsZeroDrift
KPADIsEnableMplsZeroPlay
KPADRead
KPADReadEx
KPADReset
KPADResetMpls
KPADResetWbcTgcWeight
KPADResetWbcZeroPoint
KPADReviseAcc
KPADSetAccParam
KPADSetAccPlayMode
KPADSetBtnRepeat
KPADSetButtonProcMode
KPADSetConnectCallback
KPADSetControlDpdCallback
KPADSetControlMplsCallback
KPADSetCrossStickEmulationParamsL
KPADSetCrossStickEmulationParamsR
KPADSetDistParam
KPADSetDistPlayMode
KPADSetDpdDetection
KPADSetFSStickClamp
KPADSetHoriParam
KPADSetHoriPlayMode
KPADSetMaxControllers
KPADSetMplsAccReviseParam
KPADSetMplsAngle
KPADSetMplsDirReviseBase
KPADSetMplsDirReviseParam
KPADSetMplsDirection
KPADSetMplsDirectionMag
KPADSetMplsDpdReviseParam
KPADSetMplsMagnification
KPADSetMplsWorkarea
KPADSetMplsZeroDriftMode
KPADSetMplsZeroPlayParam
KPADSetObjInterval
KPADSetPosParam
KPADSetPosPlayMode
KPADSetReviseMode
KPADSetSamplingCallback
KPADSetSensorHeight
KPADShutdown
KPADStartMplsCalibration
KPADStopMplsCalibration
KPADWorkMplsCalibration
WBCGetABSWeight
WBCGetBatteryLevel
WBCGetCalibrationStatus
WBCGetGCWeight
WBCGetGravCoff
WBCGetProductArea
WBCGetTCWeight
WBCGetTGCWeight
WBCGetZEROPoint
WBCRead
WBCSetZEROPoint
WBCSetupCalibration
WENCGetEncodeData
WPADAttachDummyExtension
WPADCanSendStreamData
WPADCancelSyncDevice
WPADClampAcc
WPADClampStick
WPADClampTrigger
WPADControlBLC
WPADControlCustomDev
WPADControlDpd
WPADControlExtGimmick
WPADControlLed
WPADControlMotor
WPADControlSpeaker
WPADDeleteControllerOrder
WPADDetachDummyExtension
WPADDisableBluetooth
WPADDisconnect
WPADEnableMotor
WPADEnableSensorBar
WPADEnableURCC
WPADEnableWBC
WPADEnableWiiRemote
WPADGetAccGravityUnit
WPADGetAcceptConnection
WPADGetAddress
WPADGetAutoSleepTimeCount
WPADGetBLCalibration
WPADGetBLReg
WPADGetBatteryLevel
WPADGetCLTriggerThreshold
WPADGetCalibratedDPDObject
WPADGetCalibrationStatus
WPADGetDataFormat
WPADGetDpdCornerPoints
WPADGetDpdFormat
WPADGetDpdSensitivity
WPADGetGameDataTimeStamp
WPADGetGameTitleUtf16
WPADGetInfo
WPADGetInfoAsync
WPADGetLatestIndexInBuf
WPADGetMPCalibration
WPADGetPowerSaveMode
WPADGetRadioSensitivity
WPADGetRegisteredDevNum
WPADGetSensorBarPosition
WPADGetSpeakerVolume
WPADGetStatus
WPADGetSyncType
WPADGetVSMCalibration
WPADGetVSMInputSource
WPADGetVSMLEDDrivePWMDuty
WPADGetVSMPOT1State
WPADGetVSMPOT2State
WPADGetWorkMemorySize
WPADInit
WPADIsBusyForSync
WPADIsDpdEnabled
WPADIsEnabledCustomDev
WPADIsEnabledURC
WPADIsEnabledWBC
WPADIsMotorEnabled
WPADIsMplsAttached
WPADIsMplsIntegrated
WPADIsRegisteredBLC
WPADIsSpeakerEnabled
WPADIsUsedCallbackByKPAD
WPADProbe
WPADPurgeBtDb
WPADRead
WPADReadExtReg
WPADReadMemoryAsync
WPADRecalibrate
WPADRegisterAllocator
WPADRegisterBLCWorkarea
WPADResetAutoSleepTimeCount
WPADRestoreDpdData
WPADRestoreReportType
WPADRetrieveChannel
WPADSaveConfig
WPADSendStreamData
WPADSetAcceptConnection
WPADSetAutoSamplingBuf
WPADSetAutoSleepTime
WPADSetBLCalibration
WPADSetBLReg
WPADSetCallbackByKPAD
WPADSetClearDeviceCallback
WPADSetConnectCallback
WPADSetDataFormat
WPADSetDisableChannelImm
WPADSetDpdSensitivity
WPADSetExtensionCallback
WPADSetGameTitleUtf16
WPADSetInactivePeriod
WPADSetMPCalibration
WPADSetPowerSaveMode
WPADSetRawDataBuffer
WPADSetSamplingCallback
WPADSetSensorBar
WPADSetSensorBarPosition
WPADSetSensorBarPower
WPADSetSpeakerVolume
WPADSetSyncDeviceCallback
WPADSetVSMCalibration
WPADSetVSMInputSource
WPADSetVSMLEDDrivePWMDuty
WPADSetVSMPOT1State
WPADSetVSMPOT2State
WPADShutdown
WPADStartClearDevice
WPADStartFastSyncDevice
WPADStartSyncDevice
WPADStartSyncDeviceEx
WPADWriteExtReg
WPADWriteMemoryAsync
WPADiClearMemBlock
WPADiClearQueue
WPADiControlMpls
WPADiControlMplsProbe
WPADiControllerInfoInNand
WPADiCopyOut
WPADiCreateKey
WPADiCreateKeyFor3rd
WPADiDecode
WPADiExcludeButton
WPADiGetGameCode
WPADiGetGameType
WPADiGetMplsCalibration
WPADiGetMplsStatus
WPADiHIDParser
WPADiIsAvailableCmdQueue
WPADiIsDummyExtension
WPADiReadGameData
WPADiSendDPDCSB
WPADiSendEnableDPD
WPADiSendEnableSpeaker
WPADiSendGetContStat
WPADiSendMuteSpeaker
WPADiSendReadData
WPADiSendSetPort
WPADiSendSetReportType
WPADiSendSetVibrator
WPADiSendStreamData
WPADiSendWriteData
WPADiSendWriteDataCmd
WPADiSetMplsCalibration
WPADiShutdown
WPADiWriteGameData
WUDGetFirmwareVersion
WUDSerialFlashTestMode
WUDSerialFlashTestRead
WUDSerialFlashTestWrite
WUDSerialFlashUpdate
WUDSerialFlashVersion
WUDSetSniffMode
WUDSetVisibility
wpad_im_setup
wpad_im_state_active
wpad_im_state_home
wpad_im_state_inactive
wpad_im_state_power
wpad_im_teardown
