:NAME nn_hpad

:TEXT
BETA_DEBUG_DUMP
BETA_DEBUG_GET_QUEUE_SIZE
BETA_DEBUG_GET_RAW_DATA
BETA_DEBUG_SEND_REPT_ID
BETA_DEBUG_SET_DUMP_MODE
HPADControlMotor
HPADGetGGGGStatus
HPADInit
HPADRead
HPADRecalibrate
HPADResetDevice
HPADSetConnectCallback
HPADSetGgggConnectCallback
HPADSetPowerSupplyCallback
HPADSetSamplingCallback
HPADShutdown
