:NAME gx2

:TEXT
GX2AllocateTilingApertureEx
GX2BeginDisplayListEx
GX2BeginGPUTask
GX2CPUTimeToGPUTime
GX2CalcColorBufferAuxInfo
GX2CalcDRCSize
GX2CalcDepthBufferHiZInfo
GX2CalcFetchShaderSizeEx
GX2CalcGeometryShaderInputRingBufferSize
GX2CalcGeometryShaderOutputRingBufferSize
GX2CalcSurfaceSizeAndAlignment
GX2CalcTVSize
GX2CallDisplayList
GX2CheckSurfaceUseVsFormat
GX2ClearBuffersEx
GX2ClearColor
GX2ClearDepthStencilEx
GX2ConvertDepthBufferToTextureSurface
GX2CopyColorBufferToScanBuffer
GX2CopyDisplayList
GX2CopySurface
GX2CopySurfaceEx
GX2DebugCaptureEnd
GX2DebugCaptureFrame
GX2DebugCaptureFrames
GX2DebugCaptureStart
GX2DebugTagUserString
GX2DebugTagUserStringVA
GX2DirectCallDisplayList
GX2DispatchCompute
GX2DrawDone
GX2DrawEx
GX2DrawEx2
GX2DrawIndexedEx
GX2DrawIndexedEx2
GX2DrawIndexedImmediateEx
GX2DrawStreamOut
GX2EndDisplayList
GX2EndGPUTask
GX2ExpandAAColorBuffer
GX2ExpandDepthBuffer
GX2Flush
GX2FreeTilingAperture
GX2GPUTimeToCPUTime
GX2GetAAMaskReg
GX2GetAlphaTestReg
GX2GetAlphaToMaskReg
GX2GetAttribFormatBits
GX2GetBlendConstantColorReg
GX2GetBlendControlReg
GX2GetColorControlReg
GX2GetContextStateDisplayList
GX2GetCounterResult
GX2GetCounterResultEx
GX2GetCounterResultSize
GX2GetCounterSetting
GX2GetCurrentDisplayList
GX2GetCurrentScanBuffer
GX2GetDRCGamma
GX2GetDRCGammaEx
GX2GetDRCVerticalInfo
GX2GetDefaultAllocator
GX2GetDepthStencilControlReg
GX2GetDisplayListWriteStatus
GX2GetEventCallback
GX2GetGPUSystemClock
GX2GetGPUTimeout
GX2GetGeometryShaderGPRs
GX2GetGeometryShaderStackEntries
GX2GetLastFrame
GX2GetLastFrameGamma
GX2GetLastFrameGammaA
GX2GetLastFrameGammaB
GX2GetLastSubmittedTimeStamp
GX2GetLineWidthReg
GX2GetMainCoreId
GX2GetMiscParam
GX2GetPerfMetricF32
GX2GetPerfMetricType
GX2GetPerfMetricU64
GX2GetPixelShaderGPRs
GX2GetPixelShaderStackEntries
GX2GetPointLimitsReg
GX2GetPointSizeReg
GX2GetPolygonControlReg
GX2GetPolygonOffsetReg
GX2GetRetiredTimeStamp
GX2GetScissorReg
GX2GetStencilMaskReg
GX2GetSurfaceFormatBits
GX2GetSurfaceMipPitch
GX2GetSurfaceMipSliceSize
GX2GetSurfaceSwizzle
GX2GetSurfaceSwizzleOffset
GX2GetSwapInterval
GX2GetSwapStatus
GX2GetSystemDRCMode
GX2GetSystemDRCScanMode
GX2GetSystemTVAspectRatio
GX2GetSystemTVScanMode
GX2GetSystemTVStereoDisplayCapability
GX2GetTVGamma
GX2GetTVGammaEx
GX2GetTargetChannelMasksReg
GX2GetVertexShaderGPRs
GX2GetVertexShaderStackEntries
GX2GetViewportReg
GX2Init
GX2InitAAMaskReg
GX2InitAlphaTestReg
GX2InitAlphaToMaskReg
GX2InitBlendConstantColorReg
GX2InitBlendControlReg
GX2InitColorBufferRegs
GX2InitColorControlReg
GX2InitCounterInfo
GX2InitDepthBufferHiZEnable
GX2InitDepthBufferRangeBase
GX2InitDepthBufferRegs
GX2InitDepthStencilControlReg
GX2InitFetchShaderEx
GX2InitHiStencilInfoRegs
GX2InitLineWidthReg
GX2InitPerfMetric
GX2InitPointLimitsReg
GX2InitPointSizeReg
GX2InitPolygonControlReg
GX2InitPolygonOffsetReg
GX2InitSampler
GX2InitSamplerBorderType
GX2InitSamplerClamping
GX2InitSamplerDepthCompare
GX2InitSamplerFilterAdjust
GX2InitSamplerLOD
GX2InitSamplerLODAdjust
GX2InitSamplerRoundingMode
GX2InitSamplerXYFilter
GX2InitSamplerZMFilter
GX2InitScissorReg
GX2InitStencilMaskReg
GX2InitTargetChannelMasksReg
GX2InitTextureRegs
GX2InitViewportReg
GX2InsertGPUTask
GX2Invalidate
GX2IsVideoOutReady
GX2LogSetMisc
GX2MarkScanBufferCopied
GX2NotifyMemAlloc
GX2NotifyMemFree
GX2PatchDisplayList
GX2PerfFrameEnd
GX2PerfFrameStart
GX2PerfFree
GX2PerfGetCollectionMethod
GX2PerfGetNumPasses
GX2PerfGetPassCoherEnable
GX2PerfGetResultByFrame
GX2PerfGetResultByTagId
GX2PerfGetResultByTagSequence
GX2PerfInit
GX2PerfMetricEnable
GX2PerfMetricGetEnabled
GX2PerfMetricIsEnabled
GX2PerfMetricsClear
GX2PerfPassEnd
GX2PerfPassStart
GX2PerfPrintFrameResults
GX2PerfPrintTagResults
GX2PerfSetCollectionMethod
GX2PerfSetPassCoherEnable
GX2PerfTagDisableAll
GX2PerfTagEnable
GX2PerfTagEnableAll
GX2PerfTagEnd
GX2PerfTagIsEnabled
GX2PerfTagStart
GX2PrintGPUStatus
GX2ProtectLastFrame
GX2QueryBegin
GX2QueryBeginConditionalRender
GX2QueryEnd
GX2QueryEndConditionalRender
GX2QueryGetOcclusionResult
GX2QueryGetStreamOutStatsResult
GX2RBeginDisplayListEx
GX2RBufferExists
GX2RCallDisplayList
GX2RCreateBuffer
GX2RCreateBufferUserMemory
GX2RCreateSurface
GX2RCreateSurfaceUserMemory
GX2RDestroyBufferEx
GX2RDestroySurfaceEx
GX2RDirectCallDisplayList
GX2RDrawIndexed
GX2RDrawIndexedImmediate
GX2REndDisplayList
GX2RGetBufferAlignment
GX2RGetBufferAllocationSize
GX2RGetBufferGuardBandSize
GX2RGetBufferName
GX2RGetDebugOptions
GX2RGetSurfaceName
GX2RInitFetchShader
GX2RInvalidateBuffer
GX2RInvalidateMemory
GX2RInvalidateSurface
GX2RIsUserMemory
GX2RLockBufferEx
GX2RLockBufferRegionEx
GX2RLockSurfaceEx
GX2RSetAllocator
GX2RSetAttributeBuffer
GX2RSetBufferName
GX2RSetDebugOptions
GX2RSetGeometryShaderInputRingBuffer
GX2RSetGeometryShaderOutputRingBuffer
GX2RSetGeometryUniformBlock
GX2RSetPixelUniformBlock
GX2RSetStreamOutBuffer
GX2RSetSurfaceName
GX2RSetVertexUniformBlock
GX2RSurfaceExists
GX2RUnlockBufferEx
GX2RUnlockSurfaceEx
GX2ResetCounterInfo
GX2ResetCounters
GX2ResetGPU
GX2ResolveAAColorBuffer
GX2SampleBottomGPUCycle
GX2SampleCounters
GX2SampleCountersEx
GX2SampleTopGPUCycle
GX2SaveStreamOutContext
GX2SetAAMask
GX2SetAAMaskReg
GX2SetAAMode
GX2SetAAModeEx
GX2SetAlphaTest
GX2SetAlphaTestReg
GX2SetAlphaToMask
GX2SetAlphaToMaskReg
GX2SetAttribBuffer
GX2SetBlendConstantColor
GX2SetBlendConstantColorReg
GX2SetBlendControl
GX2SetBlendControlReg
GX2SetClearDepth
GX2SetClearDepthStencil
GX2SetClearStencil
GX2SetColorBuffer
GX2SetColorControl
GX2SetColorControlReg
GX2SetComputeSampler
GX2SetComputeSamplerBorderColor
GX2SetComputeShader
GX2SetComputeTexture
GX2SetComputeUniformBlock
GX2SetContextState
GX2SetCounterInfo
GX2SetCullOnlyControl
GX2SetDRCBuffer
GX2SetDRCConnectCallback
GX2SetDRCEnable
GX2SetDRCGamma
GX2SetDRCScale
GX2SetDebugMode
GX2SetDefaultAllocator
GX2SetDefaultState
GX2SetDepthBuffer
GX2SetDepthOnlyControl
GX2SetDepthStencilControl
GX2SetDepthStencilControlReg
GX2SetEventCallback
GX2SetFetchShader
GX2SetGPUFence
GX2SetGPUTimeout
GX2SetGeometrySampler
GX2SetGeometrySamplerBorderColor
GX2SetGeometryShader
GX2SetGeometryShaderInputRingBuffer
GX2SetGeometryShaderOutputRingBuffer
GX2SetGeometryTexture
GX2SetGeometryUniformBlock
GX2SetHiStencilInfo
GX2SetInterruptCountLimit
GX2SetLineWidth
GX2SetLineWidthReg
GX2SetMaxTessellationLevel
GX2SetMinTessellationLevel
GX2SetMiscParam
GX2SetPixelSampler
GX2SetPixelSamplerBorderColor
GX2SetPixelShader
GX2SetPixelTexture
GX2SetPixelUniformBlock
GX2SetPixelUniformReg
GX2SetPointLimits
GX2SetPointLimitsReg
GX2SetPointSize
GX2SetPointSizeReg
GX2SetPolygonControl
GX2SetPolygonControlReg
GX2SetPolygonOffset
GX2SetPolygonOffsetReg
GX2SetPrimitiveRestartIndex
GX2SetRasterizerClipControl
GX2SetRasterizerClipControlEx
GX2SetRasterizerClipControlHalfZ
GX2SetScissor
GX2SetScissorReg
GX2SetSemaphore
GX2SetShaderExportBuffer
GX2SetShaderModeEx
GX2SetSpecialState
GX2SetStencilMask
GX2SetStencilMaskReg
GX2SetStreamOutBuffer
GX2SetStreamOutContext
GX2SetStreamOutEnable
GX2SetSurfaceSwizzle
GX2SetSwapInterval
GX2SetTVBuffer
GX2SetTVEnable
GX2SetTVGamma
GX2SetTVScale
GX2SetTVStereoMode
GX2SetTargetChannelMasks
GX2SetTargetChannelMasksReg
GX2SetTessellation
GX2SetVerifyCallback
GX2SetVerifyLevel
GX2SetVertexSampler
GX2SetVertexSamplerBorderColor
GX2SetVertexShader
GX2SetVertexTexture
GX2SetVertexUniformBlock
GX2SetVertexUniformReg
GX2SetVideoEncodingHint
GX2SetViewport
GX2SetViewportReg
GX2SetupContextStateEx
GX2Shutdown
GX2StartCounters
GX2StopCounters
GX2SubmitUserTimeStamp
GX2SurfaceIsCompressed
GX2SwapScanBuffers
GX2TempDumpGPUResourceContext
GX2TempDumpResources
GX2TempGetGPUVersion
GX2TempGetNonUserMemoryResourceCount
GX2TempGetResourceCount
GX2UDAGetLastAlert
GX2UDAResetAlertFireCount
GX2UDASetAlertEnable
GX2UDASetAlertLevel
GX2WaitForFlip
GX2WaitForFreeScanBuffer
GX2WaitForVsync
GX2WaitTimeStamp
_GX2DebugSetCaptureInterface
_GX2GetLastFrameB
_GX2InitCounterInfo
_GX2ResetCounters
_GX2SampleCounters
_GX2SetCounterInfo
_GX2StartCounters
_GX2StopCounters
