:NAME snd_user

:TEXT
AXART3DSound
AXARTAddArticulator
AXARTAddSound
AXARTCents
AXARTInit
AXARTInitArt3D
AXARTInitArtAuxAVolume
AXARTInitArtAuxAVolumeEnv
AXARTInitArtAuxAVolumeMod
AXARTInitArtAuxBVolume
AXARTInitArtAuxBVolumeEnv
AXARTInitArtAuxBVolumeMod
AXARTInitArtAuxCVolume
AXARTInitArtAuxCVolumeEnv
AXARTInitArtAuxCVolumeMod
AXARTInitArtFader
AXARTInitArtItd
AXARTInitArtLpf
AXARTInitArtPanning
AXARTInitArtPitch
AXARTInitArtPitchEnv
AXARTInitArtPitchMod
AXARTInitArtRmt
AXARTInitArtRmtAuxVolume
AXARTInitArtRmtFader
AXARTInitArtSrctype
AXARTInitArtVolume
AXARTInitArtVolumeEnv
AXARTInitArtVolumeMod
AXARTInitLfo
AXARTInitSound
AXARTLfo
AXARTLpf
AXARTNoise
AXARTPitchEnv
AXARTQuit
AXARTRemoveArticulator
AXARTRemoveSound
AXARTReverseSaw
AXARTSaw
AXARTServiceSound
AXARTServiceSounds
AXARTSet3DDistanceScale
AXARTSet3DDopplerScale
AXARTSine
AXARTSquare
AXARTTriangle
AXARTVolumeEnv
AXFX2GetMemAllocFns
AXFX2SetMemAllocFns
AXFX2chChorusCallback
AXFX2chChorusGetMemSize
AXFX2chChorusInit
AXFX2chChorusSettings
AXFX2chChorusSettingsUpdate
AXFX2chChorusShutdown
AXFX2chMultiDelayCallback
AXFX2chMultiDelayGetMemSize
AXFX2chMultiDelayInit
AXFX2chMultiDelaySettingsUpdate
AXFX2chMultiDelayShutdown
AXFX2chReverbCallback
AXFX2chReverbGetMemSize
AXFX2chReverbInit
AXFX2chReverbParametersPreset
AXFX2chReverbSettingsUpdate
AXFX2chReverbShutdown
AXFX4chChorusCallback
AXFX4chChorusGetMemSize
AXFX4chChorusInit
AXFX4chChorusSettings
AXFX4chChorusSettingsUpdate
AXFX4chChorusShutdown
AXFX4chMultiDelayCallback
AXFX4chMultiDelayGetMemSize
AXFX4chMultiDelayInit
AXFX4chMultiDelaySettingsUpdate
AXFX4chMultiDelayShutdown
AXFX4chReverbCallback
AXFX4chReverbGetMemSize
AXFX4chReverbInit
AXFX4chReverbParametersPreset
AXFX4chReverbSettingsUpdate
AXFX4chReverbShutdown
AXFX6ch6chReverbCallback
AXFX6ch6chReverbGetMemSize
AXFX6ch6chReverbInit
AXFX6ch6chReverbParametersPreset
AXFX6ch6chReverbSettingsUpdate
AXFX6ch6chReverbShutdown
AXFX6chChorusCallback
AXFX6chChorusGetMemSize
AXFX6chChorusInit
AXFX6chChorusSettings
AXFX6chChorusSettingsUpdate
AXFX6chChorusShutdown
AXFX6chMultiDelayCallback
AXFX6chMultiDelayGetMemSize
AXFX6chMultiDelayInit
AXFX6chMultiDelaySettingsUpdate
AXFX6chMultiDelayShutdown
AXFX6chReverbCallback
AXFX6chReverbGetMemSize
AXFX6chReverbInit
AXFX6chReverbParametersPreset
AXFX6chReverbSettingsUpdate
AXFX6chReverbShutdown
AXFXChorusCallback
AXFXChorusCallbackDpl2
AXFXChorusExpCallback
AXFXChorusExpCallbackDpl2
AXFXChorusExpGetMemSize
AXFXChorusExpGetMemSizeDpl2
AXFXChorusExpInit
AXFXChorusExpInitDpl2
AXFXChorusExpSettings
AXFXChorusExpSettingsDpl2
AXFXChorusExpSettingsUpdate
AXFXChorusExpSettingsUpdateDpl2
AXFXChorusExpShutdown
AXFXChorusExpShutdownDpl2
AXFXChorusGetMemSize
AXFXChorusGetMemSizeDpl2
AXFXChorusInit
AXFXChorusInitDpl2
AXFXChorusSettings
AXFXChorusSettingsDpl2
AXFXChorusShutdown
AXFXChorusShutdownDpl2
AXFXDelayCallback
AXFXDelayCallbackDpl2
AXFXDelayExpCallback
AXFXDelayExpCallbackDpl2
AXFXDelayExpGetMemSize
AXFXDelayExpGetMemSizeDpl2
AXFXDelayExpInit
AXFXDelayExpInitDpl2
AXFXDelayExpSettings
AXFXDelayExpSettingsDpl2
AXFXDelayExpSettingsUpdate
AXFXDelayExpSettingsUpdateDpl2
AXFXDelayExpShutdown
AXFXDelayExpShutdownDpl2
AXFXDelayGetMemSize
AXFXDelayGetMemSizeDpl2
AXFXDelayInit
AXFXDelayInitDpl2
AXFXDelaySettings
AXFXDelaySettingsDpl2
AXFXDelayShutdown
AXFXDelayShutdownDpl2
AXFXGetHooks
AXFXMultiChChorusCallback
AXFXMultiChChorusGetMemSize
AXFXMultiChChorusInit
AXFXMultiChChorusSettings
AXFXMultiChChorusSettingsUpdate
AXFXMultiChChorusSettingsUpdateNoReset
AXFXMultiChChorusShutdown
AXFXMultiChDelayCallback
AXFXMultiChDelayGetMemSize
AXFXMultiChDelayInit
AXFXMultiChDelaySettingsUpdate
AXFXMultiChDelaySettingsUpdateNoReset
AXFXMultiChDelayShutdown
AXFXMultiChReverbCallback
AXFXMultiChReverbGetMemSize
AXFXMultiChReverbInit
AXFXMultiChReverbParametersPreset
AXFXMultiChReverbSettingsUpdate
AXFXMultiChReverbSettingsUpdateNoReset
AXFXMultiChReverbShutdown
AXFXReverbHiCallback
AXFXReverbHiCallbackDpl2
AXFXReverbHiExpCallback
AXFXReverbHiExpCallbackDpl2
AXFXReverbHiExpGetMemSize
AXFXReverbHiExpGetMemSizeDpl2
AXFXReverbHiExpInit
AXFXReverbHiExpInitDpl2
AXFXReverbHiExpSettings
AXFXReverbHiExpSettingsDpl2
AXFXReverbHiExpSettingsUpdate
AXFXReverbHiExpSettingsUpdateDpl2
AXFXReverbHiExpShutdown
AXFXReverbHiExpShutdownDpl2
AXFXReverbHiGetMemSize
AXFXReverbHiGetMemSizeDpl2
AXFXReverbHiInit
AXFXReverbHiInitDpl2
AXFXReverbHiSettings
AXFXReverbHiSettingsDpl2
AXFXReverbHiShutdown
AXFXReverbHiShutdownDpl2
AXFXReverbSettingsUpdate
AXFXReverbSettingsUpdateNoReset
AXFXReverbStdCallback
AXFXReverbStdCallbackDpl2
AXFXReverbStdExpCallback
AXFXReverbStdExpCallbackDpl2
AXFXReverbStdExpGetMemSize
AXFXReverbStdExpGetMemSizeDpl2
AXFXReverbStdExpInit
AXFXReverbStdExpInitDpl2
AXFXReverbStdExpSettings
AXFXReverbStdExpSettingsDpl2
AXFXReverbStdExpSettingsUpdate
AXFXReverbStdExpSettingsUpdateDpl2
AXFXReverbStdExpShutdown
AXFXReverbStdExpShutdownDpl2
AXFXReverbStdGetMemSize
AXFXReverbStdGetMemSizeDpl2
AXFXReverbStdInit
AXFXReverbStdInitDpl2
AXFXReverbStdSettings
AXFXReverbStdSettingsDpl2
AXFXReverbStdShutdown
AXFXReverbStdShutdownDpl2
AXFXSetHooks
AXFX_AllPass_Free
AXFX_AllPass_GetLen
AXFX_AllPass_Initialize
AXFX_AllPass_SetCoef
AXFX_AllPass_Tick
AXFX_Delay_Clear
AXFX_Delay_Free
AXFX_Delay_GetDelay
AXFX_Delay_GetMaximumDelay
AXFX_Delay_Initialize
AXFX_Delay_NextOut
AXFX_Delay_SetDelay
AXFX_Delay_TapOut
AXFX_Delay_TapOut_Interpolate
AXFX_Delay_Tick
AXFX_PS_Delay_Clear
AXFX_PS_Delay_Free
AXFX_PS_Delay_GetDelay
AXFX_PS_Delay_GetMaximumDelay
AXFX_PS_Delay_Initialize
AXFX_PS_Delay_NextOut
AXFX_PS_Delay_SetDelay
AXFX_PS_Delay_TapOut
AXFX_PS_Delay_TapOut_Interpolate
AXFX_PS_Delay_Tick
AXFX_PS_Dual_Delay_TapOut
AXFX_PS_Single_Delay_TapOut
ArticulationMutex
MIXAdjustAuxA
MIXAdjustAuxB
MIXAdjustAuxC
MIXAdjustDeviceAux
MIXAdjustDeviceFader
MIXAdjustDeviceLFE
MIXAdjustDevicePan
MIXAdjustDeviceSPan
MIXAdjustFader
MIXAdjustInput
MIXAdjustPan
MIXAdjustSPan
MIXAssignChannel
MIXAuxAIsPostFader
MIXAuxAPostFader
MIXAuxAPreFader
MIXAuxBIsPostFader
MIXAuxBPostFader
MIXAuxBPreFader
MIXAuxCIsPostFader
MIXAuxCPostFader
MIXAuxCPreFader
MIXDRCAdjustAux
MIXDRCAdjustFader
MIXDRCAdjustPan
MIXDRCAuxIsPostFader
MIXDRCAuxPostFader
MIXDRCAuxPreFader
MIXDRCGetAux
MIXDRCGetFader
MIXDRCGetPan
MIXDRCInitChannel
MIXDRCSetAux
MIXDRCSetFader
MIXDRCSetPan
MIXDeviceAuxIsPostFader
MIXDeviceAuxPostFader
MIXDeviceAuxPreFader
MIXGetAuxA
MIXGetAuxB
MIXGetAuxC
MIXGetDeviceAux
MIXGetDeviceFader
MIXGetDeviceLFE
MIXGetDevicePan
MIXGetDeviceSPan
MIXGetDeviceSoundMode
MIXGetFader
MIXGetInput
MIXGetPan
MIXGetSPan
MIXGetSoundMode
MIXInit
MIXInitChannel
MIXInitDeviceControl
MIXInitInputControl
MIXInitSpecifyMem
MIXIsMute
MIXMute
MIXQuit
MIXReleaseChannel
MIXResetAllDeviceControls
MIXResetControls
MIXResetDeviceControl
MIXRmtAdjustAux
MIXRmtAdjustFader
MIXRmtAuxIsPostFader
MIXRmtAuxPostFader
MIXRmtAuxPreFader
MIXRmtGetAux
MIXRmtGetFader
MIXRmtSetAux
MIXRmtSetFader
MIXRmtSetVolumes
MIXSetAuxA
MIXSetAuxB
MIXSetAuxC
MIXSetDeviceAux
MIXSetDeviceFader
MIXSetDeviceLFE
MIXSetDevicePan
MIXSetDeviceSPan
MIXSetDeviceSoundMode
MIXSetFader
MIXSetInput
MIXSetPan
MIXSetSPan
MIXSetSoundMode
MIXUnMute
MIXUpdateSettings
SEQAddSequence
SEQDRCGetVolume
SEQDRCSetVolume
SEQGetMixerSelect
SEQGetState
SEQGetTempo
SEQGetVolume
SEQInit
SEQQuit
SEQRegisterControllerCallback
SEQRemoveSequence
SEQRunAudioFrame
SEQSetMixerSelect
SEQSetState
SEQSetTempo
SEQSetVolume
SPGetSoundEntry
SPInitSoundTable
SPPrepareEnd
SPPrepareSound
SYNDRCGetMasterVolume
SYNDRCSetMasterVolume
SYNGetActiveNotes
SYNGetMasterVolume
SYNGetMidiController
SYNGetMixerSelect
SYNInit
SYNInitSpecifyMem
SYNInitSynth
SYNMidiInput
SYNQuit
SYNQuitSynth
SYNRunAudioFrame
SYNSetInitCallback
SYNSetMasterVolume
SYNSetMixerSelect
SYNSetUpdateCallback
SeqMutex
SynthMutex
