:NAME dmae

:TEXT
DMAECopyMem
DMAEFillMem
DMAEFillMemPhys
DMAEGetLastSubmittedTimeStamp
DMAEGetRetiredTimeStamp
DMAEGetTimeout
DMAESemaphore
DMAESetTimeout
DMAEWaitDone
_DMAESubmit
_DMAESubmitToRing
