:NAME nn_ndm

:TEXT
DisableResumeDaemons__Q2_2nn3ndmFv
EnableConcurrentConnection__Q2_2nn3ndmFv
EnableHomeButtonMenuAndBgProcess__Q2_2nn3ndmFi
EnableResumeDaemons__Q2_2nn3ndmFv
Finalize__Q2_2nn3ndmFv
GetCurrentState__Q2_2nn3ndmFPQ4_2nn3ndm5CAFE_5State
GetDaemonDisableCountByProcess__Q2_2nn3ndmFPiQ4_2nn3ndm4Cafe10DaemonName
GetDaemonDisableCount__Q2_2nn3ndmFPiQ4_2nn3ndm4Cafe10DaemonName
GetDaemonStatus__Q2_2nn3ndmFPQ4_2nn3ndm7IDaemon6StatusQ4_2nn3ndm4Cafe10DaemonName
GetSchedulerDisableCount__Q2_2nn3ndmFPi
GetTargetState__Q2_2nn3ndmFPQ4_2nn3ndm5CAFE_5State
Initialize__Q2_2nn3ndmFv
IsInitialized__Q2_2nn3ndmFv
NDMDisableResumeDaemons
NDMEnableHomeButtonMenuAndBgProcess
NDMEnableResumeDaemons
NDMFinalize
NDMInitialize
NDMIsResultSuccess
ResumeDaemonsAndConnect__Q2_2nn3ndmFv
ResumeDaemons__Q2_2nn3ndmFUi
SuspendDaemonsAndDisconnectIfWireless__Q2_2nn3ndmFv
SuspendDaemonsAndDisconnect__Q2_2nn3ndmFv
SuspendDaemons__Q2_2nn3ndmFUi
