:NAME usb_mic

:TEXT
USBMICClose
USBMICGetState
USBMICGetStatus
USBMICInit
USBMICOpen
USBMICOpenQuery
USBMICSetDataConsumed
USBMICSetState
USBMICStart
USBMICStartExt
USBMICStop
USBMICUninit
